From 73c2231f67cb7edd5e685bd3d048c7309ab500e0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ulli Kehrle <ulli.kehrle@rwth-aachen.de>
Date: Fri, 20 Oct 2017 14:36:36 +0200
Subject: ok

---
 inhalt.tex | 4 ----
 1 file changed, 4 deletions(-)

(limited to 'inhalt.tex')

diff --git a/inhalt.tex b/inhalt.tex
index 2a6c517..26adc83 100644
--- a/inhalt.tex
+++ b/inhalt.tex
@@ -495,9 +495,6 @@ Um Allerdings von Stetigkeit reden zu können, müssen wir zunächst \emph{Topol
 	Bemerkung: Es genügt auch wenn $U_{X},U_{Y}$ über Basen von $\T_{X}),\T_{Y}$ genommen werden.
 \end{definition}
 
-\section{Metrische Räume}
->>>>>>> a63d837bda735becbcd595d31e5440a6c59bf8fd
-
 \section{Metrische Räume}
 \begin{lemma}[Eigenschaften metrischer Räume]
     Sei $(X,d)$ ein metrischer Raum.
@@ -776,7 +773,6 @@ Erklärtes Ziel dieses Kapitels wird sein, die beiden Strukturen aus den vorheri
     Stetigkeit der Vektorraumoperationen sollte als minimales Kompatibilitätskriterium der beiden Strukturen gefordert werden.
     Tatsächlich ist es im Allgemeinen gar nicht erfüllt. Erst im normierten Raum bekommt man diese Stetigkeit geschenkt.
 \end{bemerkung-nn}
-=======
 %%% Local Variables:
 %%% mode: latex
 %%% TeX-master: "funkana"
-- 
cgit v1.2.3-24-g4f1b

